\hypertarget{interfacefuncphys_1_1fpvsl}{}\doxysubsection{funcphys\+::fpvsl Interface Reference}
\label{interfacefuncphys_1_1fpvsl}\index{funcphys::fpvsl@{funcphys::fpvsl}}


Collaboration diagram for funcphys\+::fpvsl\+:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=162pt]{interfacefuncphys_1_1fpvsl__coll__graph}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsubsection*{Private Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
elemental real(r4) function \mbox{\hyperlink{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c}{fpvsl\+\_\+r4}} (t)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em This funtion computes saturation vapor pressure from the temperature. A linear interpolation is done between values in a lookup table computed in \mbox{\hyperlink{namespacefuncphys_acc725f56b9dfc80e1c34a3d565ac37af_acc725f56b9dfc80e1c34a3d565ac37af}{gpvsl()}}. See documentation for \mbox{\hyperlink{namespacefuncphys_adcc7676bc0481a5ed77e50fdf68e8df4_adcc7676bc0481a5ed77e50fdf68e8df4}{fpvslx()}} for details. Input values outside table range are reset to table extrema. \end{DoxyCompactList}\item 
elemental real(r8) function \mbox{\hyperlink{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110}{fpvsl\+\_\+r8}} (t)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsubsection{Member Function/\+Subroutine Documentation}
\mbox{\Hypertarget{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c}\label{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c_a4405ba1431468dbfd70f93cd5e80fa3c}} 
\index{funcphys::fpvsl@{funcphys::fpvsl}!fpvsl\_r4@{fpvsl\_r4}}
\index{fpvsl\_r4@{fpvsl\_r4}!funcphys::fpvsl@{funcphys::fpvsl}}
\doxyparagraph{\texorpdfstring{fpvsl\_r4()}{fpvsl\_r4()}}
{\footnotesize\ttfamily elemental real(r4) function funcphys\+::fpvsl\+::fpvsl\+\_\+r4 (\begin{DoxyParamCaption}\item[{real(r4), intent(in)}]{t }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}

\begin{DoxyAuthor}{Author}
N phillips 
\end{DoxyAuthor}
\mbox{\Hypertarget{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110}\label{interfacefuncphys_1_1fpvsl_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110_a2f9c86838c18daff0550c4ddababf110}} 
\index{funcphys::fpvsl@{funcphys::fpvsl}!fpvsl\_r8@{fpvsl\_r8}}
\index{fpvsl\_r8@{fpvsl\_r8}!funcphys::fpvsl@{funcphys::fpvsl}}
\doxyparagraph{\texorpdfstring{fpvsl\_r8()}{fpvsl\_r8()}}
{\footnotesize\ttfamily elemental real(r8) function funcphys\+::fpvsl\+::fpvsl\+\_\+r8 (\begin{DoxyParamCaption}\item[{real(r8), intent(in)}]{t }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}

