Wavelet-Stat: APCP/A12 vs APCP_12(*,*)

Forecast Observation

1 1

Model Name: WRF

Init Time: Aug 7, 2005 00:00:00 Valid Time: Aug 7, 2005 12:00:00 Lead Time: 12:00:00 Accum Time: 12:00:00

Tile Method: AUTO Tile Count: 1 Tile Dim: 128 x 128 Tile Corner: (29, 1)

Mask Missing: NONE Wavelet(k): HAAR(2)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Binary, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.35217 (100.00)

Intensity Skill Score: 0.15691 Fcst Energy Squared (%): 0.39154 (100.00) Obs Energy Squared (%): 0.12067 (100.00)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 1, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.07983 (22.67)

Intensity Skill Score: -0.52896 Fcst Energy Squared (%): 0.04897 (12.51) Obs Energy Squared (%): 0.03114 (25.81)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 2, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.04720 (13.40)

Intensity Skill Score: 0.09598 Fcst Energy Squared (%): 0.03331 (8.51) Obs Energy Squared (%): 0.01780 (14.75)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 3, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.05084 (14.44)

Intensity Skill Score: 0.02624 Fcst Energy Squared (%): 0.04410 (11.26) Obs Energy Squared (%): 0.01131 (9.37)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 4, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.03277 (9.31)

Intensity Skill Score: 0.37235 Fcst Energy Squared (%): 0.03482 (8.89) Obs Energy Squared (%): 0.01208 (10.01)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 5, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.05165 (14.67)

Intensity Skill Score: 0.01074 Fcst Energy Squared (%): 0.05343 (13.65) Obs Energy Squared (%): 0.01088 (9.02)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 6, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.01330 (3.78)

Intensity Skill Score: 0.74532 Fcst Energy Squared (%): 0.02031 (5.19) Obs Energy Squared (%): 0.01611 (13.35)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 7, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.00319 (0.91)

Intensity Skill Score: 0.93882 Fcst Energy Squared (%): 0.00329 (0.84) Obs Energy Squared (%): 0.00678 (5.62)

APCP/A12 >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 8, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.24482 Base Rate: 0.12067 Mean-Squared Error (%): 0.07337 (20.83)

Intensity Skill Score: -0.40522 Fcst Energy Squared (%): 0.15330 (39.15) Obs Energy Squared (%): 0.01456 (12.07)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Binary, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.06079 (100.00)

Intensity Skill Score: 0.06951 Fcst Energy Squared (%): 0.05182 (100.00) Obs Energy Squared (%): 0.01508 (100.00)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 1, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.02072 (34.09)

Intensity Skill Score: -1.53737 Fcst Energy Squared (%): 0.01277 (24.65) Obs Energy Squared (%): 0.00780 (51.72)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 2, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.01060 (17.43)

Intensity Skill Score: -0.29764 Fcst Energy Squared (%): 0.00782 (15.08) Obs Energy Squared (%): 0.00335 (22.19)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 3, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.01196 (19.67)

Intensity Skill Score: -0.46440 Fcst Energy Squared (%): 0.01038 (20.04) Obs Energy Squared (%): 0.00182 (12.08)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 4, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.00889 (14.62)

Intensity Skill Score: -0.08826 Fcst Energy Squared (%): 0.00874 (16.86) Obs Energy Squared (%): 0.00048 (3.15)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 5, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.00392 (6.44)

Intensity Skill Score: 0.52035 Fcst Energy Squared (%): 0.00509 (9.82) Obs Energy Squared (%): 0.00067 (4.45)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 6, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.00313 (5.15)

Intensity Skill Score: 0.61642 Fcst Energy Squared (%): 0.00376 (7.26) Obs Energy Squared (%): 0.00037 (2.45)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 7, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.00023 (0.37)

Intensity Skill Score: 0.97229 Fcst Energy Squared (%): 0.00057 (1.10) Obs Energy Squared (%): 0.00037 (2.45)

APCP/A12 >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 8, Difference (F-0)

Frequency Bias: 3.43725 Base Rate: 0.01508 Mean-Squared Error (%): 0.00135 (2.22)

Intensity Skill Score: 0.83468 Fcst Energy Squared (%): 0.00269 (5.18) Obs Energy Squared (%): 0.00023 (1.51)