Wavelet-Stat: APCP_12(*,*) vs APCP_12(*,*)

Forecast Observation

1 1

Model Name: WRF

Init Time: Aug 7, 2005 00:00:00 Valid Time: Aug 8, 2005 00:00:00 Lead Time: 24:00:00 Accum Time: 12:00:00

Tile Method: AUTO Tile Count: 1 Tile Dim: 128 x 128 Tile Corner: (29, 1)

Mask Missing: NONE Wavelet(k): HAAR(2)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Binary, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.36652 (100.00)

Intensity Skill Score: 0.19748 Fcst Energy Squared (%): 0.43835 (100.00) Obs Energy Squared (%): 0.14886 (100.00)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 1, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.08614 (23.50)

Intensity Skill Score: -0.50881 Fcst Energy Squared (%): 0.05673 (12.94) Obs Energy Squared (%): 0.03181 (21.37)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 2, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.04646 (12.68)

Intensity Skill Score: 0.18619 Fcst Energy Squared (%): 0.03286 (7.50) Obs Energy Squared (%): 0.01749 (11.75)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 3, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.04452 (12.15)

Intensity Skill Score: 0.22012 Fcst Energy Squared (%): 0.03963 (9.04) Obs Energy Squared (%): 0.01362 (9.15)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 4, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.02935 (8.01)

Intensity Skill Score: 0.48583 Fcst Energy Squared (%): 0.03254 (7.42) Obs Energy Squared (%): 0.01507 (10.12)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 5, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.05905 (16.11)

Intensity Skill Score: -0.03439 Fcst Energy Squared (%): 0.05524 (12.60) Obs Energy Squared (%): 0.01253 (8.42)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 6, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.01376 (3.75)

Intensity Skill Score: 0.75893 Fcst Energy Squared (%): 0.02232 (5.09) Obs Energy Squared (%): 0.02690 (18.07)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 7, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.00343 (0.93)

Intensity Skill Score: 0.93997 Fcst Energy Squared (%): 0.00687 (1.57) Obs Energy Squared (%): 0.00928 (6.23)

APCP_12(*,*) >0.0 vs APCP_12(*,*) >0.0 Tile 1, Scale 8, Difference (F-0)

Frequency Bias: 2.94465 Base Rate: 0.14886 Mean-Squared Error (%): 0.08380 (22.87)

Intensity Skill Score: -0.46797 Fcst Energy Squared (%): 0.19215 (43.84) Obs Energy Squared (%): 0.02216 (14.89)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Binary, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.06207 (100.00)

Intensity Skill Score: 0.13799 Fcst Energy Squared (%): 0.04596 (100.00) Obs Energy Squared (%): 0.02869 (100.00)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 1, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.02293 (36.95)

Intensity Skill Score: -1.54789 Fcst Energy Squared (%): 0.01158 (25.20) Obs Energy Squared (%): 0.01147 (40.00)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 2, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.01165 (18.76)

Intensity Skill Score: -0.29387 Fcst Energy Squared (%): 0.00740 (16.11) Obs Energy Squared (%): 0.00486 (16.94)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 3, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.01242 (20.01)

Intensity Skill Score: -0.38000 Fcst Energy Squared (%): 0.00972 (21.14) Obs Energy Squared (%): 0.00401 (13.98)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 4, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.00848 (13.66)

Intensity Skill Score: 0.05802 Fcst Energy Squared (%): 0.00659 (14.34) Obs Energy Squared (%): 0.00269 (9.39)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 5, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.00390 (6.29)

Intensity Skill Score: 0.56634 Fcst Energy Squared (%): 0.00504 (10.96) Obs Energy Squared (%): 0.00255 (8.89)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 6, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.00214 (3.45)

Intensity Skill Score: 0.76229 Fcst Energy Squared (%): 0.00296 (6.44) Obs Energy Squared (%): 0.00110 (3.84)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 7, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.00025 (0.40)

Intensity Skill Score: 0.97217 Fcst Energy Squared (%): 0.00055 (1.21) Obs Energy Squared (%): 0.00117 (4.09)

APCP_12(*,*) >=5.0 vs APCP_12(*,*) >=5.0 Tile 1, Scale 8, Difference (F-0)

Frequency Bias: 1.60213 Base Rate: 0.02869 Mean-Squared Error (%): 0.00030 (0.48)

Intensity Skill Score: 0.96685 Fcst Energy Squared (%): 0.00211 (4.60) Obs Energy Squared (%): 0.00082 (2.87)